Désactiver la fonctionnalité de traduction du navigateur Chrome dans votre application ExtJS

Neil McGuigan

Traducteur

vermine

Le navigateur Google Chrome propose une fonctionnalité de traduction automatique des pages Web. En faisant clic-droit sur la page, vous avez l'option "Traduire en ...". A ne pas confondre avec le plugin de traduction ajouté au navigateur. L'auteur vous explique comment cette fonctionnalité peut-être désactivée et ne plus interférer avec vos applications ExtJS.
Cet article est la traduction de Disabling Chrome's Translate Function in your ExtJS Application publié sur ExtJS Tutorials.

- Titre : Désactiver la fonctionnalité de traduction du navigateur Chrome dans votre application ExtJS

- Auteur : Neil McGuigan

- Traducteur : vermine

- Parution : 14 août 2012

- Licence : Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par les droits d'auteur. Copyright ® 2012 Neil McGuigan. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Sommaire

- I. Démarche

- II. Remerciements

I - Démarche

Pour désactiver la fonctionnalité de traduction du navigateur Google Chrome dans votre application ExtJS, ajoutez ceci dans votre balise head (dans une page HTML 5) :

<meta name="google" value="notranslate">

II - Remerciements

Cet article a été publié avec l'aimable autorisation de Neil McGuigan. L'article original peut être lu sur le blog ExtJS Tutorials : Disabling Chrome's Translate Function in your ExtJS Application.
Je remercie également ram-0000 pour sa relecture rapide.