Comment changer le message par défaut des champs requis ?

Neil McGuigan

Traducteur

vermine

L'outil de validation des champs d'ExtJS a un message par défaut lorsqu'un champ obligatoire n'est pas rempli. L'auteur vous explique comment changer ce message par défaut.
Cet article est la traduction de How to change the default presence validation message publié sur ExtJS Tutorials.

- Titre : Comment changer le message par défaut des champs requis ?

- Auteur : Neil McGuigan

- Traducteur : vermine

- Parution : 28 août 2012

- Licence : Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par les droits d'auteur. Copyright ® 2012 Neil McGuigan. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Sommaire

- I. Explications

- II. Remerciements

I - Explications

Le message par défaut pour la validation d'un champ obligatoire est "must be present" ("doit être présent"), ce qui est un peu direct.

Voici comment le changer par quelque chose de plus agréable :

// Définissez ceci au début de votre programme :

Ext.data.validations.presenceMessage = "Ce champ est obligatoire, merci de le compléter.";

II - Remerciements

Cet article a été publié avec l'aimable autorisation de Neil McGuigan. L'article original peut être lu sur le blog ExtJS Tutorials : How to change the default presence validation message.
Je remercie également Torgar pour sa relecture attentive.